-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.401687968447
cusum  =  0.128669388824
eta  =  0.518351313081
hl_amp_ratio  =  0.553732476068
kurtosis  =  -1.1451608934
n_points  =  445
period  =  0.474786794949
period_SNR  =  53.8084404429
period_log10FAP  =  -61.5833906835
period_uncertainty  =  5.94762241446e-05
phase_cusum  =  0.245245691136
phase_eta  =  0.203701724128
phi21  =  0.72378730548
phi31  =  -1.32587575569
quartile31  =  0.66
r21  =  0.44769709502
r31  =  0.256528687637
shapiro_w  =  0.905648231506
skewness  =  -0.466619338643
slope_per10  =  -0.0775524195252
slope_per90  =  0.126986182079
stetson_k  =  0.836047576098
weighted_mean  =  14.1385512626
weighted_std  =  0.354083916413
