-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.386389452344
cusum  =  0.120042444077
eta  =  0.533337812746
hl_amp_ratio  =  0.359080813815
kurtosis  =  -0.894964727898
n_points  =  369
period  =  0.502447806319
period_SNR  =  43.081239597
period_log10FAP  =  -50.0799002269
period_uncertainty  =  6.99866023621e-05
phase_cusum  =  0.232601339224
phase_eta  =  0.288918039786
phi21  =  0.629203166149
phi31  =  -1.42019380855
quartile31  =  0.56
r21  =  0.35986915224
r31  =  0.210405776978
shapiro_w  =  0.870748460293
skewness  =  -0.686841981007
slope_per10  =  -0.0911546118091
slope_per90  =  0.13168764674
stetson_k  =  0.782279529152
weighted_mean  =  15.0471458938
weighted_std  =  0.328044032
