-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.233835533944
cusum  =  0.134871128887
eta  =  0.721287465394
hl_amp_ratio  =  0.870378590162
kurtosis  =  -0.506542578673
n_points  =  409
period  =  0.542955892455
period_SNR  =  44.8635262712
period_log10FAP  =  -45.8089148309
period_uncertainty  =  6.61294562461e-05
phase_cusum  =  0.195947414605
phase_eta  =  0.585089098605
phi21  =  -2.01225572654
phi31  =  0.171559873483
quartile31  =  0.32
r21  =  0.409357765936
r31  =  0.155995249023
shapiro_w  =  0.988480091095
skewness  =  -0.204362672501
slope_per10  =  -0.06701998893
slope_per90  =  0.0529348787557
stetson_k  =  0.811230150006
weighted_mean  =  17.4420802683
weighted_std  =  0.212614943856
