-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.310226862982
cusum  =  0.139340223328
eta  =  0.524005356244
hl_amp_ratio  =  0.237445189691
kurtosis  =  -0.612332351937
n_points  =  319
period  =  0.536286464307
period_SNR  =  35.216671831
period_log10FAP  =  -35.5228162924
period_uncertainty  =  8.04220616468e-05
phase_cusum  =  0.251143136057
phase_eta  =  0.371824432326
phi21  =  -2.41355896099
phi31  =  -1.38839379399
quartile31  =  0.41
r21  =  0.500993162909
r31  =  0.305791628372
shapiro_w  =  0.890565276146
skewness  =  -0.606082933767
slope_per10  =  -0.110006125502
slope_per90  =  0.261976614476
stetson_k  =  0.705655967629
weighted_mean  =  13.7280362379
weighted_std  =  0.299799560453
