-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.332275688083
cusum  =  0.170051490831
eta  =  1.55386116825
hl_amp_ratio  =  0.70384496254
kurtosis  =  -0.469302749798
n_points  =  212
period  =  0.540034085519
period_SNR  =  24.9101817284
period_log10FAP  =  -10.3614254079
period_uncertainty  =  8.08579530965e-05
phase_cusum  =  0.302247060123
phase_eta  =  1.36471575574
phi21  =  -1.65388537142
phi31  =  -1.62581847461
quartile31  =  0.53
r21  =  0.353877605196
r31  =  0.256956801517
shapiro_w  =  0.992842972279
skewness  =  -0.0740796879948
slope_per10  =  -0.0288328113934
slope_per90  =  0.029116485752
stetson_k  =  0.751409763346
weighted_mean  =  19.3273289224
weighted_std  =  0.380505474105
