-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.40626805746
cusum  =  0.119612161557
eta  =  0.569971598855
hl_amp_ratio  =  0.532662123301
kurtosis  =  -0.802113306969
n_points  =  311
period  =  0.397366786764
period_SNR  =  41.5510525808
period_log10FAP  =  -34.0672912483
period_uncertainty  =  4.49062914334e-05
phase_cusum  =  0.217391502148
phase_eta  =  0.161982175121
phi21  =  -2.54447970163
phi31  =  -1.23666174464
quartile31  =  0.59
r21  =  0.517765385163
r31  =  0.369836043003
shapiro_w  =  0.910733580589
skewness  =  -0.64148408415
slope_per10  =  -0.102541874114
slope_per90  =  0.119690386397
stetson_k  =  0.788850727518
weighted_mean  =  14.4316479597
weighted_std  =  0.371778309067
