-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.271502294344
cusum  =  0.150122358606
eta  =  1.05487938178
hl_amp_ratio  =  0.930165344004
kurtosis  =  -0.281486026128
n_points  =  278
period  =  0.301302540699
period_SNR  =  32.463076217
period_log10FAP  =  -27.8822106527
period_uncertainty  =  2.56532492248e-05
phase_cusum  =  0.198389698686
phase_eta  =  0.930391672164
phi21  =  0.596091639376
phi31  =  -1.77190167064
quartile31  =  0.3475
r21  =  0.289795128159
r31  =  0.0533713030424
shapiro_w  =  0.994338274002
skewness  =  0.0419950409373
slope_per10  =  -0.0551496703897
slope_per90  =  0.040761885067
stetson_k  =  0.823317488227
weighted_mean  =  16.949524293
weighted_std  =  0.236609283337
