-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.58


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.226390627412
cusum  =  0.147482410478
eta  =  1.58972271059
hl_amp_ratio  =  0.967641741737
kurtosis  =  0.172961202071
n_points  =  363
period  =  0.589034550265
period_SNR  =  29.3241378559
period_log10FAP  =  -14.3205357587
period_uncertainty  =  9.61846122376e-05
phase_cusum  =  0.190485574265
phase_eta  =  1.66925951547
phi21  =  3.45440883726
phi31  =  4.14520689213
quartile31  =  0.425
r21  =  0.56470803451
r31  =  0.225316795906
shapiro_w  =  0.991604745388
skewness  =  0.267266579449
slope_per10  =  -0.0335977381394
slope_per90  =  0.0291469932941
stetson_k  =  0.79502780931
weighted_mean  =  19.2854751886
weighted_std  =  0.313263142471
