-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.320260704077
cusum  =  0.164777022891
eta  =  0.806733381123
hl_amp_ratio  =  0.66234182883
kurtosis  =  -0.930552031688
n_points  =  143
period  =  0.523678233322
period_SNR  =  18.9588062329
period_log10FAP  =  -14.7722486979
period_uncertainty  =  7.31516794897e-05
phase_cusum  =  0.272932931215
phase_eta  =  0.300315920695
phi21  =  -2.12293398947
phi31  =  -1.45693731544
quartile31  =  0.445
r21  =  0.355525028952
r31  =  0.392348462781
shapiro_w  =  0.951411128044
skewness  =  -0.359749204582
slope_per10  =  -0.126179157647
slope_per90  =  0.136186663631
stetson_k  =  0.838963992549
weighted_mean  =  16.7088892216
weighted_std  =  0.274721979091
