-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.314968856353
cusum  =  0.143870799811
eta  =  0.629066196973
hl_amp_ratio  =  0.498301631689
kurtosis  =  -0.636774804797
n_points  =  372
period  =  0.505807153354
period_SNR  =  44.9098425378
period_log10FAP  =  -46.6795266063
period_uncertainty  =  7.092478026e-05
phase_cusum  =  0.240030120407
phase_eta  =  0.514890303893
phi21  =  0.797222597474
phi31  =  2.16366776857
quartile31  =  0.44
r21  =  0.327107811273
r31  =  0.172793093558
shapiro_w  =  0.935577094555
skewness  =  -0.59591163895
slope_per10  =  -0.0479049593687
slope_per90  =  0.1078653464
stetson_k  =  0.785366400954
weighted_mean  =  16.6158198022
weighted_std  =  0.272857581612
