-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.353910997884
cusum  =  0.235868394662
eta  =  0.677950769989
hl_amp_ratio  =  0.404815590392
kurtosis  =  -0.818247586561
n_points  =  342
period  =  0.507115429648
period_SNR  =  40.5095549042
period_log10FAP  =  -41.4513879221
period_uncertainty  =  7.12921665734e-05
phase_cusum  =  0.254088234672
phase_eta  =  0.426697811964
phi21  =  -2.4742094996
phi31  =  -1.71508248128
quartile31  =  0.5175
r21  =  0.447315017337
r31  =  0.20858287217
shapiro_w  =  0.927445888519
skewness  =  -0.567375740348
slope_per10  =  -0.0705272018015
slope_per90  =  0.066140847501
stetson_k  =  0.719525526244
weighted_mean  =  17.4514933526
weighted_std  =  0.329482263575
