-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.27371442236
cusum  =  0.136867641748
eta  =  0.600057345752
hl_amp_ratio  =  0.549259382897
kurtosis  =  -1.08783862268
n_points  =  354
period  =  0.598693836808
period_SNR  =  36.8601483221
period_log10FAP  =  -44.5228753772
period_uncertainty  =  9.93649758748e-05
phase_cusum  =  0.287665472721
phase_eta  =  0.428188396124
phi21  =  -1.96491950708
phi31  =  -4.32800083621
quartile31  =  0.4975
r21  =  0.415857540642
r31  =  0.133971299471
shapiro_w  =  0.933584153652
skewness  =  -0.396184994946
slope_per10  =  -0.0559632763441
slope_per90  =  0.0906418609727
stetson_k  =  0.795606362498
weighted_mean  =  17.0161194731
weighted_std  =  0.277364865364
