-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.39


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.182985447408
cusum  =  0.131561167656
eta  =  0.611520180104
hl_amp_ratio  =  2.88226923836
kurtosis  =  -0.621832422474
n_points  =  301
period  =  0.190392543216
period_SNR  =  46.192775496
period_log10FAP  =  -48.8254515293
period_uncertainty  =  1.16024626088e-05
phase_cusum  =  0.216086731186
phase_eta  =  0.104143043817
phi21  =  0.0771794892895
phi31  =  0.541566153414
quartile31  =  0.18
r21  =  0.115413809696
r31  =  0.00791134832099
shapiro_w  =  0.879289627075
skewness  =  0.816488228524
slope_per10  =  -0.111394125172
slope_per90  =  0.0782854870104
stetson_k  =  0.753229255906
weighted_mean  =  15.3620694577
weighted_std  =  0.12286017723
