-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.272339394837
cusum  =  0.167800767208
eta  =  0.487235293565
hl_amp_ratio  =  0.739942172379
kurtosis  =  -1.28934032398
n_points  =  264
period  =  0.548153175808
period_SNR  =  30.5886080089
period_log10FAP  =  -30.7380342887
period_uncertainty  =  8.38821674927e-05
phase_cusum  =  0.308133132102
phase_eta  =  0.053369568656
phi21  =  0.847924078458
phi31  =  2.09597537263
quartile31  =  0.465
r21  =  0.510061357022
r31  =  0.370990290757
shapiro_w  =  0.93806540966
skewness  =  -0.164554691964
slope_per10  =  -0.184000469772
slope_per90  =  0.337999965995
stetson_k  =  0.873853114233
weighted_mean  =  15.1391850557
weighted_std  =  0.259431219453
