-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.262553357145
cusum  =  0.131204950218
eta  =  0.590263098231
hl_amp_ratio  =  0.409538605879
kurtosis  =  -1.07818990542
n_points  =  287
period  =  0.541920178702
period_SNR  =  37.9872510741
period_log10FAP  =  -39.8435055438
period_uncertainty  =  6.58789431936e-05
phase_cusum  =  0.235522342179
phase_eta  =  0.112957841256
phi21  =  -2.27902560551
phi31  =  -4.13969900115
quartile31  =  0.435
r21  =  0.494042082139
r31  =  0.318701243365
shapiro_w  =  0.902273178101
skewness  =  -0.541896732171
slope_per10  =  -0.109351136748
slope_per90  =  0.310369451946
stetson_k  =  0.797941539397
weighted_mean  =  13.7760289685
weighted_std  =  0.243506862864
