-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.265307751352
cusum  =  0.126909968633
eta  =  0.540203180351
hl_amp_ratio  =  0.622619912044
kurtosis  =  -0.821925182417
n_points  =  346
period  =  0.550621394028
period_SNR  =  45.9294217829
period_log10FAP  =  -53.1226380379
period_uncertainty  =  8.40592034604e-05
phase_cusum  =  0.26777727222
phase_eta  =  0.14133981225
phi21  =  1.01009872938
phi31  =  2.41537371308
quartile31  =  0.32
r21  =  0.378446236332
r31  =  0.185035485232
shapiro_w  =  0.954465031624
skewness  =  -0.416643591222
slope_per10  =  -0.149677445419
slope_per90  =  0.201576891943
stetson_k  =  0.816509857017
weighted_mean  =  15.4747621177
weighted_std  =  0.206001283515
