-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.117797926228
cusum  =  0.0815009306212
eta  =  0.574920668371
hl_amp_ratio  =  0.991781764637
kurtosis  =  -1.45301029901
n_points  =  325
period  =  0.300268051898
period_SNR  =  21.8552798694
period_log10FAP  =  -21.5398192201
period_uncertainty  =  4.3291242423e-05
phase_cusum  =  0.168126951897
phase_eta  =  1.27867977725
phi21  =  0.375321441356
phi31  =  3.13076534984
quartile31  =  0.27
r21  =  0.16040693403
r31  =  0.087745992942
shapiro_w  =  0.912451207638
skewness  =  -0.0292043667288
slope_per10  =  -0.0441762043436
slope_per90  =  0.0598183222617
stetson_k  =  0.909118667906
weighted_mean  =  15.370248317
weighted_std  =  0.136633471679
