-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.26


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.210927626266
cusum  =  0.192583735459
eta  =  1.61515899401
hl_amp_ratio  =  1.10846657566
kurtosis  =  0.248253558814
n_points  =  409
period  =  0.41041052235
period_SNR  =  33.0869213054
period_log10FAP  =  -18.5596682597
period_uncertainty  =  4.39317626701e-05
phase_cusum  =  0.239334743256
phase_eta  =  1.69706670806
phi21  =  -2.0413045296
phi31  =  -3.49482908538
quartile31  =  0.38
r21  =  0.345266366466
r31  =  0.405002544498
shapiro_w  =  0.9862652421
skewness  =  0.437097749867
slope_per10  =  -0.0323999999091
slope_per90  =  0.0162344692482
stetson_k  =  0.800384566984
weighted_mean  =  19.093133509
weighted_std  =  0.272504329059
