-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.47


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0354534122181
cusum  =  0.0539527877661
eta  =  2.01350664194
hl_amp_ratio  =  0.845991410218
kurtosis  =  0.196607535603
n_points  =  328
period  =  1.41849878906
period_SNR  =  12.1004357905
period_log10FAP  =  -0.0927606380284
period_uncertainty  =  0.000577094798409
phase_cusum  =  0.114819142728
phase_eta  =  1.87322119931
phi21  =  1.25740510343
phi31  =  1.03671778018
quartile31  =  0.12
r21  =  0.242688404091
r31  =  0.111198036407
shapiro_w  =  0.994823873043
skewness  =  -0.0625881283155
slope_per10  =  -0.14430999849
slope_per90  =  0.200161875353
stetson_k  =  0.779283436958
weighted_mean  =  17.8867407755
weighted_std  =  0.0933557807052
