-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.34


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.214586195872
cusum  =  0.128242097099
eta  =  1.62509733571
hl_amp_ratio  =  0.998990598829
kurtosis  =  1.05414519029
n_points  =  408
period  =  1.86775686413
period_SNR  =  33.9219299706
period_log10FAP  =  -18.5398964844
period_uncertainty  =  0.00116057844984
phase_cusum  =  0.193688999117
phase_eta  =  1.53370044193
phi21  =  1.13493706634
phi31  =  0.571696468924
quartile31  =  0.4125
r21  =  0.351576312775
r31  =  0.107526176437
shapiro_w  =  0.988211989403
skewness  =  0.199996609385
slope_per10  =  -0.063617142367
slope_per90  =  0.097485711532
stetson_k  =  0.793298806031
weighted_mean  =  18.9253758678
weighted_std  =  0.298748765403
