-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.389014460384
cusum  =  0.137903582559
eta  =  0.542563139692
hl_amp_ratio  =  0.657162730914
kurtosis  =  -0.646744324446
n_points  =  156
period  =  0.480404090648
period_SNR  =  16.0094883435
period_log10FAP  =  -13.1277009646
period_uncertainty  =  5.01701316785e-05
phase_cusum  =  0.240977670949
phase_eta  =  0.575979215043
phi21  =  0.663494709432
phi31  =  1.69567658078
quartile31  =  0.455
r21  =  0.389138390044
r31  =  0.316993807769
shapiro_w  =  0.924808442593
skewness  =  -0.585901218014
slope_per10  =  -0.161324994406
slope_per90  =  0.217490892898
stetson_k  =  0.780684638595
weighted_mean  =  16.3346604476
weighted_std  =  0.32420184974
