-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.319534054442
cusum  =  0.133750621634
eta  =  0.621211330711
hl_amp_ratio  =  0.354973725657
kurtosis  =  -0.468399694385
n_points  =  316
period  =  0.547784355123
period_SNR  =  40.2696291953
period_log10FAP  =  -39.694275211
period_uncertainty  =  8.60808925934e-05
phase_cusum  =  0.252826835039
phase_eta  =  0.143209701782
phi21  =  -2.32502643005
phi31  =  -4.20717590368
quartile31  =  0.37
r21  =  0.528008109896
r31  =  0.31569817598
shapiro_w  =  0.902125537395
skewness  =  -0.812219618735
slope_per10  =  -0.0926002798608
slope_per90  =  0.131200002506
stetson_k  =  0.718731404397
weighted_mean  =  16.8708864524
weighted_std  =  0.262781325734
