-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.23175008859
cusum  =  0.179671707237
eta  =  0.541142974023
hl_amp_ratio  =  0.380815940881
kurtosis  =  -0.703133285756
n_points  =  317
period  =  0.597350467011
period_SNR  =  39.0508866997
period_log10FAP  =  -41.7347301223
period_uncertainty  =  9.89187392756e-05
phase_cusum  =  0.270704457486
phase_eta  =  0.144834583397
phi21  =  -2.10495921908
phi31  =  -0.946479147061
quartile31  =  0.35
r21  =  0.447085920943
r31  =  0.373799899445
shapiro_w  =  0.92257642746
skewness  =  -0.619506916593
slope_per10  =  -0.166595720043
slope_per90  =  0.274208634867
stetson_k  =  0.771654074677
weighted_mean  =  14.0369999205
weighted_std  =  0.223997974143
