-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.286719017557
cusum  =  0.142495567334
eta  =  1.26011999079
hl_amp_ratio  =  0.931344789689
kurtosis  =  -0.0527917646999
n_points  =  365
period  =  0.563842744326
period_SNR  =  35.7804633579
period_log10FAP  =  -23.2480178021
period_uncertainty  =  8.81334809228e-05
phase_cusum  =  0.305535446809
phase_eta  =  1.01490685741
phi21  =  0.913591002248
phi31  =  1.76218224815
quartile31  =  0.5
r21  =  0.446790632698
r31  =  0.373924127733
shapiro_w  =  0.99602919817
skewness  =  0.112494443089
slope_per10  =  -0.0328085727936
slope_per90  =  0.040803156037
stetson_k  =  0.794268822055
weighted_mean  =  19.030794017
weighted_std  =  0.331487894626
