-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.240759653456
cusum  =  0.138215313833
eta  =  0.73665087964
hl_amp_ratio  =  0.720926345416
kurtosis  =  -1.20273469583
n_points  =  355
period  =  0.353110502022
period_SNR  =  53.7239011275
period_log10FAP  =  -51.0731963024
period_uncertainty  =  4.20069601498e-05
phase_cusum  =  0.252537254806
phase_eta  =  0.429298858717
phi21  =  1.38366743379
phi31  =  2.54160176521
quartile31  =  0.35
r21  =  0.269598479359
r31  =  0.115252388838
shapiro_w  =  0.950685322285
skewness  =  -0.0840312365594
slope_per10  =  -0.0499883412032
slope_per90  =  0.0836352533312
stetson_k  =  0.84475467375
weighted_mean  =  17.4188050487
weighted_std  =  0.195147954763
