-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.49


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.255027029515
cusum  =  0.229441068465
eta  =  1.93056914275
hl_amp_ratio  =  1.25675624619
kurtosis  =  0.0862627464544
n_points  =  418
period  =  0.551767342593
period_SNR  =  17.3507693654
period_log10FAP  =  -5.84042011602
period_uncertainty  =  0.000118158699574
phase_cusum  =  0.228134900092
phase_eta  =  2.12023180307
phi21  =  -2.70252890708
phi31  =  -2.02420161507
quartile31  =  0.57
r21  =  0.216516529326
r31  =  0.489986807613
shapiro_w  =  0.976719856262
skewness  =  0.522291638513
slope_per10  =  -0.0201190186452
slope_per90  =  0.0146489806704
stetson_k  =  0.801190550984
weighted_mean  =  19.1172378959
weighted_std  =  0.437179204184
