-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.382428457525
cusum  =  0.13547418189
eta  =  0.5557980669
hl_amp_ratio  =  0.395764548093
kurtosis  =  -0.357204648282
n_points  =  380
period  =  0.466526746988
period_SNR  =  42.9980390502
period_log10FAP  =  -45.9729195658
period_uncertainty  =  5.85529838399e-05
phase_cusum  =  0.228671315029
phase_eta  =  0.288419704327
phi21  =  0.733374059563
phi31  =  1.67074467104
quartile31  =  0.51
r21  =  0.510738460432
r31  =  0.308484625836
shapiro_w  =  0.895048260689
skewness  =  -0.860575383384
slope_per10  =  -0.0893562743649
slope_per90  =  0.112202799399
stetson_k  =  0.737678902322
weighted_mean  =  15.6926586672
weighted_std  =  0.332905276337
