-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.301004808377
cusum  =  0.0899062782258
eta  =  0.678678490162
hl_amp_ratio  =  0.407499317804
kurtosis  =  -0.391045929922
n_points  =  358
period  =  0.525650450055
period_SNR  =  39.432848919
period_log10FAP  =  -40.6593441751
period_uncertainty  =  7.59259389563e-05
phase_cusum  =  0.23320371326
phase_eta  =  0.490123129578
phi21  =  -2.47550356142
phi31  =  -4.58350123325
quartile31  =  0.4
r21  =  0.45961272054
r31  =  0.26857281136
shapiro_w  =  0.913452446461
skewness  =  -0.767164178651
slope_per10  =  -0.0929123407548
slope_per90  =  0.177194522756
stetson_k  =  0.768617252804
weighted_mean  =  13.9463728698
weighted_std  =  0.271538686706
