-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.272136486476
cusum  =  0.141129490314
eta  =  1.6452001421
hl_amp_ratio  =  0.780197285214
kurtosis  =  -0.0829822607353
n_points  =  375
period  =  0.614147904379
period_SNR  =  40.3380940366
period_log10FAP  =  -23.1614685004
period_uncertainty  =  8.3654282609e-05
phase_cusum  =  0.269435531531
phase_eta  =  1.24700992787
phi21  =  1.12030375989
phi31  =  2.30457817147
quartile31  =  0.415
r21  =  0.348539600281
r31  =  0.241995692844
shapiro_w  =  0.998148798943
skewness  =  -0.00549667330275
slope_per10  =  -0.0362882731779
slope_per90  =  0.0355760743625
stetson_k  =  0.779489808036
weighted_mean  =  19.228929777
weighted_std  =  0.300695496936
