-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.297344427642
cusum  =  0.0844762849865
eta  =  0.666285139295
hl_amp_ratio  =  0.515278916262
kurtosis  =  -0.543828684122
n_points  =  408
period  =  0.446855158573
period_SNR  =  44.9588946833
period_log10FAP  =  -51.0557417232
period_uncertainty  =  5.5361411016e-05
phase_cusum  =  0.212483525316
phase_eta  =  0.5871113293
phi21  =  3.91470573937
phi31  =  5.04131302339
quartile31  =  0.42
r21  =  0.36746671231
r31  =  0.104084415568
shapiro_w  =  0.950182616711
skewness  =  -0.551357181861
slope_per10  =  -0.0493119335302
slope_per90  =  0.0496477823545
stetson_k  =  0.800617944278
weighted_mean  =  13.3683094556
weighted_std  =  0.256320126773
