-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.32


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.405219513522
cusum  =  0.164818655614
eta  =  1.15723417057
hl_amp_ratio  =  0.626374207129
kurtosis  =  2.19082092632
n_points  =  45
period  =  2.628518375
period_SNR  =  6.2896698303
period_log10FAP  =  -2.59785646641
period_uncertainty  =  0.00234549693918
phase_cusum  =  0.381792692385
phase_eta  =  0.534584093566
phi21  =  -0.493312625272
phi31  =  -0.0307153929144
quartile31  =  0.29
r21  =  0.474740952278
r31  =  0.284132576365
shapiro_w  =  0.864207088947
skewness  =  -1.38645825796
slope_per10  =  -0.226599993184
slope_per90  =  0.563006570872
stetson_k  =  0.748174543266
weighted_mean  =  13.3273333333
weighted_std  =  0.232354135845
