-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.250513566998
cusum  =  0.136436842297
eta  =  0.58002395149
hl_amp_ratio  =  0.61752345165
kurtosis  =  -0.306132837656
n_points  =  149
period  =  0.583915482192
period_SNR  =  17.0589458795
period_log10FAP  =  -14.7792231104
period_uncertainty  =  9.26732313853e-05
phase_cusum  =  0.20101009516
phase_eta  =  0.0703348695856
phi21  =  0.925011444547
phi31  =  -0.819765596132
quartile31  =  0.28
r21  =  0.597390849783
r31  =  0.396470910077
shapiro_w  =  0.935774445534
skewness  =  -0.671153009501
slope_per10  =  -0.400051086309
slope_per90  =  0.382954461726
stetson_k  =  0.744657369152
weighted_mean  =  15.9854606526
weighted_std  =  0.22727612558
