-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.267058199481
cusum  =  0.182494960759
eta  =  1.49364138542
hl_amp_ratio  =  0.883958937367
kurtosis  =  0.0638526293868
n_points  =  326
period  =  0.582264717505
period_SNR  =  34.7185795295
period_log10FAP  =  -18.8866273451
period_uncertainty  =  9.39864301507e-05
phase_cusum  =  0.250373796793
phase_eta  =  1.25330406259
phi21  =  0.923101447125
phi31  =  1.88341065858
quartile31  =  0.44
r21  =  0.413205889595
r31  =  0.136043556137
shapiro_w  =  0.996117115021
skewness  =  0.118757551913
slope_per10  =  -0.040992620977
slope_per90  =  0.0428659738314
stetson_k  =  0.763696835013
weighted_mean  =  19.1016403672
weighted_std  =  0.326059313673
