-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.304299780634
cusum  =  0.134704503773
eta  =  0.683065245376
hl_amp_ratio  =  0.623601836477
kurtosis  =  -1.11499773483
n_points  =  143
period  =  0.611397102307
period_SNR  =  19.8999682202
period_log10FAP  =  -19.0774266502
period_uncertainty  =  8.12865935139e-05
phase_cusum  =  0.293717699488
phase_eta  =  0.250644161462
phi21  =  -2.41207312871
phi31  =  -1.58344110667
quartile31  =  0.465
r21  =  0.324053650231
r31  =  0.210345787379
shapiro_w  =  0.905158042908
skewness  =  -0.445757821794
slope_per10  =  -0.185122610546
slope_per90  =  0.480940394651
stetson_k  =  0.87094355899
weighted_mean  =  13.8726573427
weighted_std  =  0.271058404794
