-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.281156914497
cusum  =  0.107586853549
eta  =  0.496171242664
hl_amp_ratio  =  0.649052202168
kurtosis  =  -0.542284752456
n_points  =  199
period  =  0.674472516134
period_SNR  =  23.2509221924
period_log10FAP  =  -21.630340163
period_uncertainty  =  9.8925275835e-05
phase_cusum  =  0.259481549509
phase_eta  =  0.0644716336919
phi21  =  -2.10360302637
phi31  =  -4.08992919325
quartile31  =  0.295
r21  =  0.543201175954
r31  =  0.331399005428
shapiro_w  =  0.939158916473
skewness  =  -0.56957639267
slope_per10  =  -0.251699991059
slope_per90  =  0.488049141476
stetson_k  =  0.776072215505
weighted_mean  =  15.0237124681
weighted_std  =  0.229712223979
