-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.395653962915
cusum  =  0.174679729996
eta  =  1.1929503573
hl_amp_ratio  =  0.699849636772
kurtosis  =  -0.107245158425
n_points  =  366
period  =  0.496856608078
period_SNR  =  37.3190419398
period_log10FAP  =  -25.8052192689
period_uncertainty  =  6.84450927277e-05
phase_cusum  =  0.32357444772
phase_eta  =  0.879633347719
phi21  =  1.14880043435
phi31  =  2.22313843574
quartile31  =  0.62
r21  =  0.51192193447
r31  =  0.38487787657
shapiro_w  =  0.992838263512
skewness  =  0.0435062124797
slope_per10  =  -0.0264425385104
slope_per90  =  0.0298961510166
stetson_k  =  0.759915386493
weighted_mean  =  19.2005156883
weighted_std  =  0.427672454912
