-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.292365801068
cusum  =  0.149800679266
eta  =  0.575377202146
hl_amp_ratio  =  0.299506450289
kurtosis  =  -0.195761841152
n_points  =  368
period  =  0.581808541196
period_SNR  =  41.6412666058
period_log10FAP  =  -43.1131276292
period_uncertainty  =  9.38400896334e-05
phase_cusum  =  0.211067497642
phase_eta  =  0.425043187436
phi21  =  0.592363398391
phi31  =  1.31655532597
quartile31  =  0.36
r21  =  0.389038523673
r31  =  0.22385816158
shapiro_w  =  0.891266107559
skewness  =  -0.903436881822
slope_per10  =  -0.0998341491057
slope_per90  =  0.196729514572
stetson_k  =  0.70394243692
weighted_mean  =  14.8661509901
weighted_std  =  0.264558660489
