-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.384838964811
cusum  =  0.121019078183
eta  =  0.746401533405
hl_amp_ratio  =  0.402969520491
kurtosis  =  0.82992374232
n_points  =  384
period  =  0.587992343506
period_SNR  =  38.9224012226
period_log10FAP  =  -35.6152773165
period_uncertainty  =  9.58453997693e-05
phase_cusum  =  0.229061414945
phase_eta  =  0.465300327501
phi21  =  0.560349886954
phi31  =  -1.73026862242
quartile31  =  0.35
r21  =  0.438840426571
r31  =  0.295885205955
shapiro_w  =  0.919808030128
skewness  =  -0.921783584536
slope_per10  =  -0.0405672085509
slope_per90  =  0.0703129044284
stetson_k  =  0.667699229305
weighted_mean  =  18.2337252242
weighted_std  =  0.314688194732
