-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.156624051636
cusum  =  0.109420394448
eta  =  0.55131910455
hl_amp_ratio  =  1.74997451104
kurtosis  =  -1.21548991147
n_points  =  378
period  =  0.18629324388
period_SNR  =  59.7449612849
period_log10FAP  =  -65.7284930143
period_uncertainty  =  9.62139220122e-06
phase_cusum  =  0.237897276609
phase_eta  =  0.152178075812
phi21  =  0.0688371276613
phi31  =  -0.692015385675
quartile31  =  0.21
r21  =  0.222050753663
r31  =  0.091498740939
shapiro_w  =  0.928347885609
skewness  =  0.340638041614
slope_per10  =  -0.0611521275429
slope_per90  =  0.0733060000243
stetson_k  =  0.840187524331
weighted_mean  =  15.1438381382
weighted_std  =  0.118395532472
