-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.3780362968
cusum  =  0.105851785854
eta  =  0.49490672451
hl_amp_ratio  =  0.25073411134
kurtosis  =  0.541250555073
n_points  =  341
period  =  0.471928531005
period_SNR  =  41.911721166
period_log10FAP  =  -39.8165840755
period_uncertainty  =  6.20501392181e-05
phase_cusum  =  0.227642410127
phase_eta  =  0.0282069143219
phi21  =  -2.42272736394
phi31  =  -1.43021417561
quartile31  =  0.33
r21  =  0.507254517484
r31  =  0.343264090169
shapiro_w  =  0.851065635681
skewness  =  -1.20912411213
slope_per10  =  -0.201767526139
slope_per90  =  0.234178697291
stetson_k  =  0.655575434203
weighted_mean  =  14.3369704302
weighted_std  =  0.286172699488
