-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.330445585366
cusum  =  0.1039839754
eta  =  0.540305226881
hl_amp_ratio  =  0.294959543695
kurtosis  =  -0.371685973173
n_points  =  329
period  =  0.530222368514
period_SNR  =  39.023610818
period_log10FAP  =  -41.5322364324
period_uncertainty  =  7.83379202802e-05
phase_cusum  =  0.229779409522
phase_eta  =  0.077698824558
phi21  =  0.87279314418
phi31  =  2.11458178557
quartile31  =  0.43
r21  =  0.492613199437
r31  =  0.323820045433
shapiro_w  =  0.89762377739
skewness  =  -0.827438859772
slope_per10  =  -0.211736643503
slope_per90  =  0.329431297057
stetson_k  =  0.690696819309
weighted_mean  =  14.4517076571
weighted_std  =  0.290243004957
