-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.345416207378
cusum  =  0.0960372487608
eta  =  0.651278622313
hl_amp_ratio  =  0.366461522967
kurtosis  =  -1.0289536034
n_points  =  334
period  =  0.588685983426
period_SNR  =  37.7367300685
period_log10FAP  =  -39.4881919291
period_uncertainty  =  9.52751340438e-05
phase_cusum  =  0.234807921536
phase_eta  =  0.2810705812
phi21  =  0.862028355557
phi31  =  -1.3567982642
quartile31  =  0.575
r21  =  0.449030435382
r31  =  0.334269326131
shapiro_w  =  0.889121890068
skewness  =  -0.587531912099
slope_per10  =  -0.121057731447
slope_per90  =  0.217215113121
stetson_k  =  0.80250711261
weighted_mean  =  13.1972086043
weighted_std  =  0.338454262272
