-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.166888759872
cusum  =  0.159077153983
eta  =  0.742496000916
hl_amp_ratio  =  1.54654239395
kurtosis  =  -1.23853931728
n_points  =  129
period  =  0.396573668406
period_SNR  =  19.006903513
period_log10FAP  =  -16.9213357833
period_uncertainty  =  4.20491212874e-05
phase_cusum  =  0.26006244045
phase_eta  =  0.225918073225
phi21  =  1.55102471268
phi31  =  2.51133429772
quartile31  =  0.25
r21  =  0.0859356665351
r31  =  0.0619286387576
shapiro_w  =  0.934228599072
skewness  =  0.0215598251185
slope_per10  =  -0.222047924498
slope_per90  =  0.351200017612
stetson_k  =  0.878901530097
weighted_mean  =  16.0355007506
weighted_std  =  0.131454119993
