-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.169302345701
cusum  =  0.0939698552796
eta  =  0.756977998433
hl_amp_ratio  =  0.731657917232
kurtosis  =  -1.34946119053
n_points  =  376
period  =  0.310218587642
period_SNR  =  45.9585464271
period_log10FAP  =  -46.9105117068
period_uncertainty  =  2.58895204397e-05
phase_cusum  =  0.202747630763
phase_eta  =  0.780440412102
phi21  =  -1.77275259268
phi31  =  -2.01071358991
quartile31  =  0.29
r21  =  0.148439838944
r31  =  0.073090271134
shapiro_w  =  0.924471318722
skewness  =  -0.11088496757
slope_per10  =  -0.063028673929
slope_per90  =  0.0860138217087
stetson_k  =  0.88531752469
weighted_mean  =  15.5655324451
weighted_std  =  0.147607722291
