-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.68


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.286725334845
cusum  =  0.180699144783
eta  =  0.535735582611
hl_amp_ratio  =  0.525126787807
kurtosis  =  -1.25997798984
n_points  =  132
period  =  0.544670246008
period_SNR  =  14.9414354888
period_log10FAP  =  -9.4454735917
period_uncertainty  =  9.79411391276e-05
phase_cusum  =  0.239891865257
phase_eta  =  0.63825388103
phi21  =  -2.62282607141
phi31  =  -1.79836855307
quartile31  =  0.4725
r21  =  0.30023463086
r31  =  0.31430441858
shapiro_w  =  0.907987415791
skewness  =  -0.389455043746
slope_per10  =  -0.201676584014
slope_per90  =  0.360962279341
stetson_k  =  0.829404504825
weighted_mean  =  15.9489728793
weighted_std  =  0.257415243358
