-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.357284518556
cusum  =  0.143488232554
eta  =  0.557694650849
hl_amp_ratio  =  0.24106710159
kurtosis  =  -0.291815632336
n_points  =  276
period  =  0.533925154928
period_SNR  =  37.8095073336
period_log10FAP  =  -37.552870373
period_uncertainty  =  7.78861544282e-05
phase_cusum  =  0.248330796156
phase_eta  =  0.0789635402192
phi21  =  0.581933271197
phi31  =  4.481116094
quartile31  =  0.365
r21  =  0.43618518447
r31  =  0.277140826072
shapiro_w  =  0.840398490429
skewness  =  -1.01093531061
slope_per10  =  -0.212967303702
slope_per90  =  0.243049999699
stetson_k  =  0.7022213876
weighted_mean  =  13.1117989098
weighted_std  =  0.278527926278
