-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.226762639844
cusum  =  0.187466229993
eta  =  0.56415222994
hl_amp_ratio  =  0.595185763534
kurtosis  =  -1.00172068611
n_points  =  292
period  =  0.577647122774
period_SNR  =  36.5702006335
period_log10FAP  =  -37.5074004232
period_uncertainty  =  9.02235312232e-05
phase_cusum  =  0.302624169408
phase_eta  =  0.104695948472
phi21  =  0.857021528204
phi31  =  2.12138844739
quartile31  =  0.31
r21  =  0.4709177267
r31  =  0.320256110421
shapiro_w  =  0.938680708408
skewness  =  -0.41857944079
slope_per10  =  -0.197199233254
slope_per90  =  0.254799998365
stetson_k  =  0.838513374391
weighted_mean  =  15.5592911137
weighted_std  =  0.189338814596
