-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.304247551555
cusum  =  0.114157728096
eta  =  0.52344893094
hl_amp_ratio  =  0.253330335597
kurtosis  =  -0.408510676236
n_points  =  364
period  =  0.570861075502
period_SNR  =  46.3854482845
period_log10FAP  =  -49.2164669799
period_uncertainty  =  8.84726750766e-05
phase_cusum  =  0.267297460098
phase_eta  =  0.176155794184
phi21  =  0.712359276098
phi31  =  1.59610132426
quartile31  =  0.32
r21  =  0.406443950237
r31  =  0.26238684619
shapiro_w  =  0.853841423988
skewness  =  -0.931045575367
slope_per10  =  -0.161784364434
slope_per90  =  0.257899994031
stetson_k  =  0.693885717241
weighted_mean  =  14.7024383007
weighted_std  =  0.25353636798
