-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.249035626207
cusum  =  0.121056453361
eta  =  0.530448850914
hl_amp_ratio  =  0.669215810744
kurtosis  =  0.314039810056
n_points  =  394
period  =  0.499914486939
period_SNR  =  41.5016235131
period_log10FAP  =  -45.3468322079
period_uncertainty  =  8.04453950358e-05
phase_cusum  =  0.348325006385
phase_eta  =  0.265429898362
phi21  =  1.04132458716
phi31  =  2.12511320629
quartile31  =  0.2875
r21  =  0.506612587505
r31  =  0.363883845877
shapiro_w  =  0.963199615479
skewness  =  -0.16036049737
slope_per10  =  -0.0854337463766
slope_per90  =  0.158188144117
stetson_k  =  0.747604756735
weighted_mean  =  14.3120527804
weighted_std  =  0.23606559787
