-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.270570485319
cusum  =  0.140386785055
eta  =  0.666031724286
hl_amp_ratio  =  0.487553243952
kurtosis  =  -0.650691137617
n_points  =  349
period  =  0.546034390516
period_SNR  =  54.1959928484
period_log10FAP  =  -45.9775200779
period_uncertainty  =  8.45045194799e-05
phase_cusum  =  0.290428745395
phase_eta  =  0.263421662049
phi21  =  0.849020895437
phi31  =  1.9005172722
quartile31  =  0.34
r21  =  0.454171541268
r31  =  0.239895845329
shapiro_w  =  0.941036999226
skewness  =  -0.441047887604
slope_per10  =  -0.128987744841
slope_per90  =  0.21280919801
stetson_k  =  0.790947497306
weighted_mean  =  15.0508812557
weighted_std  =  0.221916433414
